X-Git-Url: https://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/sod/blobdiff_plain/f5992dc3304d7d0b79eee741524980739e35aa2f..b944e68b291d56a561c8797e138b95f1b1092d0a:/doc/misc.tex

diff --git a/doc/misc.tex b/doc/misc.tex
index 16337a9..68fba6d 100644
--- a/doc/misc.tex
+++ b/doc/misc.tex
@@ -519,6 +519,11 @@ These symbols are defined in the @!optparse| package.
       @<default-form>^*}
 \end{describe}
 
+\begin{describe}{fun}
+    {parse-property @<scanner> @<pset>
+      @> @<result> @<success-flag> @<consumed-flag>}
+\end{describe}
+
 \begin{describe}{fun}
     {parse-property-set @<scanner>
       @> @<result> @<success-flag> @<consumed-flag>}
