X-Git-Url: https://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/sod/blobdiff_plain/dc162ca6f0f2bbcb045a03df61c76e37c48d85a7..c34b237da0bb4bf08a3531a2e11442623df7e9d4:/doc/misc.tex

diff --git a/doc/misc.tex b/doc/misc.tex
index 2e7b504..f6037e1 100644
--- a/doc/misc.tex
+++ b/doc/misc.tex
@@ -172,6 +172,9 @@ These symbols are defined in the @|sod-utilities| package.
     {compose @<function> \&rest @<more-functions> @> @<function>}
 \end{describe}
 
+\begin{describe}{mac}{defvar @<name> @<documentation> @> @<name>}
+\end{describe}
+
 \begin{describe}{fun}{symbolicate \&rest @<symbols> @> @<symbol>}
 \end{describe}
 
