X-Git-Url: https://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/runlisp/blobdiff_plain/e370d22add00480a67fd028c0e7d3148737fe484:/doc/texinice.tex..1dff83f1891c628ec7dab32bc4958f91fc6e9464:/.ext/cfd/doc/texinice.tex

diff --git a/doc/texinice.tex b/.ext/cfd/doc/texinice.tex
similarity index 100%
rename from doc/texinice.tex
rename to .ext/cfd/doc/texinice.tex
