X-Git-Url: https://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/mdwtools/blobdiff_plain/639f32b1387c4837e468e4a804e640e8ebee8a0d..0fb4766da19521ffc4b25ab564ce36e8c8df5f4b:/mdwtools.tex

diff --git a/mdwtools.tex b/mdwtools.tex
index c8e8932..d6c9e58 100644
--- a/mdwtools.tex
+++ b/mdwtools.tex
@@ -1,6 +1,6 @@
 % \begin{meta-comment}
 %
-% $Id: mdwtools.tex,v 1.2 2003/09/05 16:15:33 mdw Exp $
+% mdwtools.tex
 %
 % Common declarations for mdwtools.dtx files
 %
