X-Git-Url: https://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/mdwtools/blobdiff_plain/639f32b1387c4837e468e4a804e640e8ebee8a0d..0fb4766da19521ffc4b25ab564ce36e8c8df5f4b:/mdwtools.ins?ds=inline

diff --git a/mdwtools.ins b/mdwtools.ins
index 4b21acb..9d9340a 100644
--- a/mdwtools.ins
+++ b/mdwtools.ins
@@ -1,5 +1,5 @@
 %
-% $Id: mdwtools.ins,v 1.3 2003/09/05 16:16:31 mdw Exp $
+% mdwtools.ins
 %
 % Installer for the mdwtools packages
 %
