X-Git-Url: https://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/checkpath/blobdiff_plain/e34ec1c255cf9c31b322bafc4b396d067c4b558a..0b5f869b689a085655df9e1a261eacf8c7facade:/texinice.tex?ds=inline

diff --git a/texinice.tex b/texinice.tex
index 35ba127..b4d84de 100644
--- a/texinice.tex
+++ b/texinice.tex
@@ -43,7 +43,7 @@
   \global\outervsize=\vsize
   \global\advance\outervsize by 0.6in
 
-  \ifx\txipagewidth\@@undefined
+  \ifx\txipagewidth\xxundefined
     \global\let\txipagewidth=\pagewidth
     \global\let\txipageheight=\pageheight
   \fi
