X-Git-Url: http://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/sod/blobdiff_plain/ffc2a7b8364cc459ff686cfce645079b52d11466..26c5ecfef79e0158c3ea38e9c32ad1fe3e85be3e:/doc/parsing.tex

diff --git a/doc/parsing.tex b/doc/parsing.tex
index 20ade82..a83f26b 100644
--- a/doc/parsing.tex
+++ b/doc/parsing.tex
@@ -768,7 +768,7 @@ file-location protocols.
 \end{describe}
 
 \begin{describe}{fun}
-    {lexer-error @<char-scanner> @<expected> @<consumed-flag>}
+    {lexer-error @<char-scanner> @<expected>}
 \end{describe}
 
 \begin{describe}{parseform}
