X-Git-Url: http://www.chiark.greenend.org.uk/ucgi/~mdw/git/sod/blobdiff_plain/4307347660f48628e307f299eb4fac58ba35fd1a..1622ed8e30b05ba9025520cde3e68d186c8c7e50:/doc/layout.tex

diff --git a/doc/layout.tex b/doc/layout.tex
index e4ffe10..c52989c 100644
--- a/doc/layout.tex
+++ b/doc/layout.tex
@@ -259,9 +259,6 @@
 \begin{describe}{gf}{sod-message-argument-tail @<message> @> @<list>}
 \end{describe}
 
-\begin{describe}{gf}{sod-message-no-varargs-tail @<message> @> @<list>}
-\end{describe}
-
 \begin{describe}{gf}{sod-method-function-type @<method> @> @<c-type>}
 \end{describe}
 
